MEDI-SPEZIAL beauftragt AutoStore von AM Logistic Solutions

Der Apothekengroßhändler MEDI-SPEZIAL hat AM Logistic Solutions mit der Errichtung einer AutoStore-Anlage an seinem Stammsitz in Vechta beauftragt. Mit dem System will der EU-Importeur seine Platzreserven vergrößern und den 24-Stunden-Versand ausbauen.

Der Fokus von MEDI-SPEZIAL liegt im Bereich des Parallelvertriebs von Medizinprodukten, die der Händler aus dem europäischen Wirtschaftsraum importiert. Anschließend verpackt er sie in einem zertifizierten Prozess nach DIN 13485:2016, der Hersteller-Norm für Medizinprodukte um und versendet sie an Apotheken in ganz Deutschland. Für dieses Sortiment hat MEDI-SPEZIAL sein Lagervolumen in den vergangenen zwei Jahren mehr als verdoppelt. Durch dynamisches Wachstum war das neu errichtete Lagergebäude des Großhändlers deutlich zu schnell wieder ausgelastet. Zudem sind auch Softwarelösungen für wegeoptimiertes manuelles Picken an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten. Deshalb entschieden sich die geschäftsführenden Gesellschafter Rainer und Robert Christiansen nun für die Lagerautomatisierung. Mit dem AutoStore, das Integrator und Generalunternehmer AM Logistic Solutions im Juli 2022 implementieren wird, verdoppeln sie die Lagerdichte ihres Versandlagers und gewinnen so weitere Wachstumsreserve in dem Neubau hinzu.

Weitgehend systemfähiges Sortiment
Rund 75 Prozent der Produkte, die MEDI-SPEZIAL vertreibt, passen optimal in die Standardbehälter der AutoStore-Anlage. Ab kommenden Sommer lagern sie in 16.800 Bins der perspektivisch auf 23.000 Behälter erweiterbaren Anlage. Für die schnelle Kommissionierung sorgen acht AutoStore-Roboter in Kombination mit drei Carousel Ports. Zwei weitere Frames für einen kommenden Ausbau werden bei der Implementierung bereits integriert. Für den Wareneingang erhält MEDI-SPEZIAL zwei Conveyor Ports, die ebenfalls um einen weiteren ergänzt werden können. In dieser Konfiguration ermöglicht das System rund 250 Behälterandienungen pro Stunde. Besonderheit bei dem Großhändler: Die Anlage wird in einem temperaturgeführten Hallenbereich installiert, der ganzjährig auf +20 Grad Celsius temperiert ist – mit einem geringfügigen Schwankungsbereich von ± 2 Grad Celsius. Um das sicherzustellen, wird auch das AutoStore mit Technik zur Temperaturüberwachung ausgestattet.

Kommissionierung beschleunigen
Von dem automatischen Lagersystem verspricht sich MEDI-SPEZIAL insbesondere eine Beschleunigung der Kommissionierung. In der aktuellen Konfiguration des manuellen Lagers waren die Laufwege während der Kommissionierung zu lang geworden. Zudem ließ sich die ABC-Struktur des Produktportfolios über die Lagerfläche nur eingeschränkt abbilden. Daher erwartet der Händler von der automatischen ABC-Sortierung der AutoStore-Anlage einen zusätzlichen Effizienzschub. Zudem erweitert MEDI-SPEZIAL mit Installation der Anlage auch seinen Versandbereich um vier auf insgesamt zehn Packplätze. „Mit AutoStore können wir unsere Versandaufträge künftig schneller bearbeiten und die Cut-off-Zeiten verkürzen. Diesen Vorteil wollen wir an unsere Kunden weitergeben und unseren 24-Stunden-Service ausbauen“, erklärt Geschäftsführer Rainer Christiansen. „Wir sind froh, dass wir mit AM Logistic Solutions einen erfahrenen Integrator gefunden haben, der uns die AutoStore-Anlage im laufenden Lagerbetrieb installiert“, betont Projektleiter Christoph Mäkel. „Unser Team um Projektmanager Christian Burrer organisiert Materialbeschaffung aller benötigten Komponenten punktgenau und frühzeitig, sodass die Installation rasch und mit geringstmöglicher Störung des Versands erfolgen kann“, berichtet Thomas Lemke aus dem AutoStore-Vertrieb von AM Logistic Solutions.

Das AutoStore Lager von MEDI-SPEZIAL im Überblick
•      16.800 Behälter (erweiterbar auf 23.000)
•      8 Roboter
•      3 Carousel Ports (erweiterbar auf 5)
•      2 Conveyor Ports (erweiterbar auf 3)
•      bis zu 250 Behälterandienungen pro Stunde

Weitere Informationen: www.amlogisticsolutions.de

Über die MEDI-SPEZIAL GmbH

MEDI-SPEZIAL ist als Großhändler für Apotheken seit über 30 Jahren auf den EU-Import und die Umverpackung von Diabetesprodukten fokussiert. Das Unternehmen verfügt über ein EU-weites Netz von Lieferanten und kann mit seinem selbst betriebenen Lager eine hohe Verfügbarkeit insbesondere der Importprodukte gewährleisten. Dabei steht für MEDI-SPEZIAL die Patientensicherheit an erster Stelle. Dafür sorgt ein TÜV-zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN 13485:2016, der Hersteller-Norm für Medizinprodukte. Zusätzlich werden alle umgepackten Blutzuckerteststreifen regelmäßig auf Einhaltung der Richtlinie 98/79/EG geprüft.

Die EU-Importe von MEDI-SPEZIAL sind preislich sehr attraktiv und vom Original praktisch nicht zu unterscheiden. Sowohl die Etiketten der Umverpackung als auch die Beipackzettel werden von einer spezialisierten Agentur erstellt, professionell gedruckt und anschließend bei MEDI-SPEZIAL appliziert. Dementsprechend hoch ist die Akzeptanz der Produkte durch die Apothekerschaft und die Diabetiker:innen. Zu den Stammkunden des Anbieters mit Großhandeslerlaubnis für Arzneimittel zählen über 4.000 Apotheken.

MEDI-SPEZIAL steht für Produktsicherheit, Kontinuität und soziale Verpflichtung gegenüber seiner Belegschaft. Umfassendes Know-how und jahrzehntelange Erfahrung machen den Großhändler zum zuverlässiger Partner für Apotheken.

www.medi-spezial.de.

Über AM Logistic Solutions

Die AM Logistic Solutions GmbH mit Sitz in Offenau (Baden-Württemberg) ist ein führender Anbieter von automatisierten Intralogistiklösungen. Das deutsche Unternehmen konzipiert und realisiert als Generalunternehmer maßgeschneiderte AutoStore-Systeme, darunter Förder- und Lagersysteme für Logistikdienstleister sowie für Einzelhändler und Betreiber eigener Lager. Zum Leistungsspektrum gehören auch maßgeschneiderte IT- und Softwarelösungen sowie Service und Wartung rund um die Uhr über eine kundeneigene Hotline. AM Logistic Solutions ist offizieller AutoStore-Distributor für Deutschland und mit mehr als 80 realisierten Projekten nationaler AutoStore-Marktführer.

www.amlogisticsolutions.de

Firmenkontakt und Herausgeber der Meldung:

AM Logistic Solutions
Talweg 19
74254 Offenau
Telefon: +49 (7136) 9575-0
Telefax: +49 (7136) 9575-50
https://www.amlogisticsolutions.de/

Ansprechpartner:

Tobias Loew
Mainblick – Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH
Telefon: +49 (69) 4898129-0
E-Mail: tobias.loew@mainblick.com

Ioana Radulescu
Marketing Manager
Telefon: +49 (7136) 9575-0
E-Mail: ioana.radulescu@reesinkls.com

Weiterführende Links

Originalmeldung von AM Logistic Solutions

Alle Meldungen von AM Logistic Solutions

Für die oben stehende Pressemitteilung ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmenkontakt oben) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber des Pressetextes, sowie der angehängten Bild-, Ton-, Video-, Medien- und Informationsmaterialien. Die United News Network GmbH übernimmt keine Haftung für die Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Auch bei Übertragungsfehlern oder anderen Störungen haftet sie nur im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die United News Network GmbH gestattet.

Der Beitrag MEDI-SPEZIAL beauftragt AutoStore von AM Logistic Solutions erschien zuerst auf Presse-Blog.